はじめに

ScreenManager Proは、シリアルポートを使用しディスプレイの調整を行うものです。またその調整データをファイルに保存したり、ファイルからロードすることも可能です。

注

お買い上げの機種によってはサポートされていない機能もあり、その場合、その機能を選択することはできません


s画面
画面

調整方法を以下に示します。

１ メニューから[オートサイジング]を選択しサイズ、位置、歪みの自動調整を行います。

２ サイズ、位置の微調をキーボードで行います。

  更に詳細なサイズ、位置、歪み、傾き、垂直リニアリティ 、コンバージェンス、モアレ補正の調整を行う場合、[画面調整]ボタンを押し、調整画面を表示してください。


s調整画面
調整画面

  1 調整の方法は？

  2 どの位置にマウスポインタを移動すれば、各調整が行えるのか？

  3 その他の設定及び終了の方法は？

  4 調整の手順は？

注

調整画面が表示されてから調整画面を終了するまで調整中のディスプレイに入力される信号を、画面の解像度を切り変えるなどして変化させないでください。


s調整の方法は１
１ 調整の方法は？

画面の各ポイントにマウスを移動するとマウスポインタの形状が変化し、その形状が示す調整を以下の手順で行います。

１ 左マウスボタンをクリックし、調整項目を選択します。

２ 調整したい方向にマウスを移動、あるいは矢印キーを押します。

３ 再度、マウスの左ボタンをクリックし、調整を終了させます。


s調整の方法は２
２ どの位置にマウスポインタを移動すれば、各調整が行えるのか？

画面に表示されている各アニメーションの位置及びその周辺に移動します。

 位置の調整

交差点上またはテンキー。

 サイズの調整

線上以外またはALT+テンキー。

 画面中央の縦線の歪み

中央の線上。

 画面両端の縦線の歪み

画面左右の両端の線上。


s調整の方法は３
３ その他の設定及び終了の方法は？

右マウスボタンをクリックすることで、以下の調整、機能を選択することができます。

 オートサイジング

 垂直リニアリティー調整

 モアレ補正調整

 コンバージェンス調整

 サイズ及び歪みの複合機能のON、OFF

 調整の終了


s調整の方法は４
４ 調整の手順は？

１ オートサイズを実行します。

２ 傾きを調整します。

３ 垂直リニアリティを調整します。

４ 歪みを以下のように調整します。

 歪みの複合機能がONの場合

画面左右の縦線の歪みを補正すると画面中央の縦線の歪みに影響を及ぼすので、これらのバランスをとりながら調整します。

 歪みの複合機能がOFFの場合

最初に画面中央の縦線が直線に、次に画面左右の縦線が直線になるように調整します。

５ サイズとポジションの調整をします。


S複合調整
サイズ及び歪みの複合機能

画面の上、下、左、右それぞれで、個別にｻｲｽﾞ、歪みの調整行う機能のこと。


S複合調整
調整順序

画面中央の縦線の歪みの調整順序

画面左右の縦線の歪みの調整順序


S複合でない調整
調整順序

画面中央の縦線の歪みの調整順序

画面左右の縦線の歪みの調整順序


sｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
キーボード

 水平サイズを拡大する場合  ALT+テンキーの６

 水平サイズを縮小する場合  ALT+テンキーの４

 垂直サイズを拡大する場合  ALT+テンキーの８

 垂直サイズを縮小する場合  ALT+テンキーの２

 水平サイズと垂直ｻｲｽﾞを拡大する場合  ALT+テンキーの９

 水平サイズと垂直ｻｲｽﾞを縮小する場合  ALT+テンキーの１

 水平サイズを拡大し垂直ｻｲｽﾞを縮小する場合  ALT+テンキーの３

 水平サイズを縮小し垂直ｻｲｽﾞを拡大する場合  ALT+テンキーの７

 位置を右に動かす場合  テンキーの６

 位置を左に動かす場合  テンキーの４

 位置を上に動かす場合  テンキーの８

 位置を下に動かす場合  テンキーの２

 位置を右上に動かす場合  テンキーの９

 位置を右下に動かす場合  テンキーの３

 位置を左上に動かす場合  テンキーの７

 位置を左下に動かす場合  テンキーの１


オートサイジング

現在の入力信号に最適なサイズ、位置、歪みをマイコンが算出し設定する機能のこと。

Windows 95またはWindows NT 4.0上で画面の解像度を変更すると、入力信号が切り替わります。このときマイコンが、未登録の信号であると認知した場合、ScreenManager Proはこの機能を実行します。ただしこのマイコンとScreenManager Proとの連動は、[バージョン情報]ダイアログボックスで示されるディスプレイの通信バージョンが、B以外のディスプレイを使用している場合のみ機能します。


コンバーゼンス

画面上の色は、ディスプレイ内部で電子ビームを一点に集中させることで表現します。

 コンバーゼンスがずれていない場合

 水平コンバーゼンスがずれている場合

 垂直コンバーゼンスがずれている場合


モアレ補正

モアレとは画面上に現れる薄い縞模様のこと。これは蛍光体のピッチと表示されている画像信号の干渉により発生するものでディスプレイの故障ではありません。特に背景がライトグレーのような明るい色や１ドット抜きのパターンの場合目立ちやすくなります。モアレを取り除くことはできませんが、モアレ補正機能を用いて減少させることができます。

 水平モアレ

 垂直モアレ


明るさ

[コントラスト]と[ブライトネス]で明るさを調整します。


ｶﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾙ
色

色の調整方法を以下に示します。

１ [スタンダード]ボタンを選択します。

２ [色温度]で調整します。

 更に詳細な調整をする場合、[カスタム]ボタンを選択し、[詳細設定]ボタンを押します。


色の詳細設定

１ [テストパターンを表示する]を選択します。

２ [コントラスト]と[ブライトネス]を最大にします。

３ [色のバランス]ボックスから[カットオフ]ボタンを選択しカットオフ調整で黒レベルを調整します。

４ [色のバランス]ボックスから[ゲイン]ボタンを選択しゲインﾞ調整で白レベルを調整します。

５ [サブコントラスト]でグレーの階調が正しく表示されるように調整します。


コントラスト

黒部分の明るさを変えずに白部分の明るさを調整する機能のこと。この調整では赤、緑、青のゲインを同じ割合で変化させるため色調は変化しません。


サブコントラスト

コントラストの可変範囲を変化させる機能のこと。


ブライトネス

黒部分の明るさを変えることにより画面全体の明るさを調整する機能のこと。この調整では赤、緑、青のカットオフを同じ割合で変化させるため色調は変化しません。


色温度

白色の色合いを数量的に表したもので、K：ケルビン(Kelvin)で表します。

炎の温度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。一般的に、パソコン用ディスプレイでは色温度が高く、白色が青っぽく表示されます。

5000K

印刷業界でよく使用する色調です。

6500K

暖系で紙色に近い色調です。

9300K

PC用ディスプレイの標準的な色調で、その能力を最大限に引き出す温度です。


色

カラーCRTディスプレイでは赤、緑及び青の3種類の蛍光体を電子銃から発する電子ビームによって発光させることで画像の表示を行います。さらに、電子銃に流す電流の大小により発光強度が変化し、3色の発光のバランスを微妙に制御することにより様々な色の再現をおこなうことが可能となります。


カットオフ調整

画面に黒色を表示するときでも、ディスプレイの内部の電子銃に一定の電流を流すことができます。カットオフ調整はこの電流レベルの調整で、高く設定すると黒色も僅かに発光するようになります。赤、緑、青のカットオフをそれぞれ調整することで黒色の色調を調整します。


ゲイン調整

赤、緑、青それぞれの入力に対する明るさの変化の度合の調整のことで、3色それぞれ調整することで白色の色調を調整します。


ﾊﾟﾜｰﾏﾈｰｼﾞｬ
パワーマネージャ

パワーマネージャとは、NUTEK、VESA DPMS と連動してディスプレイの消費電力を抑えるための機能で、パワーマネージャモード１、パワーマネージャモード２の２つのモードがあり、それぞれ通常状態の１０％程度、５％程度に消費電力を抑えます。パワーマネージャはEPAのEnergyStarガイドラインに適応しています。設定方法を以下に示します。

１ [パワーマネージャ]ボックスから設定方法を選択します。

２ [詳細設定]ボタンを選択し表示される設定ダイアログボックスに従って設定します。


NUTEK

スウェーデンの政府機関が推進する省エネプログラムで、ブランクスクリーンをディスプレイが認知したらその消費電力を抑えるという規格のこと。


VESA DPMS

VESA(Video Electronics Standard Association)によって標準化されたディスプレイの省エネ規格で、スタンバイ信号、サスペンド信号、オフ信号をディスプレイが認知したらその消費電力を抑えるという規格のこと。


File menu commands
[ファイル]メニューのコマンド

[開く]

画面データ、色データ、パワーマネージャーデータのうちロードしたいデータを選択し、[OK]ボタンを選択してください。

注

ScreenManager Pro Ver 1.xxで作成したファイルを開いた場合、ロードしたいデータの選択に関係なく、その中に含まれるデータすべてがロードされます。

[上書き保存]

[名前を付けて保存]

画面データ、色データ、ﾊパワーマネージャーデータをファイルに保存します。


ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰ
ステータスバー

ステータスバーの右の各部分は以下のことを表示しています。

fH:XXkHz	入力信号の水平周波数を示しています。

fV:XXHz	入力信号の垂直周波数を示しています。

NUM	 Num Lockキーが押されていることを示しています。


垂直ﾘﾆｱﾘﾃｨ
垂直リニアリティ

画面全体に文字や図を映し出したとき、その文字の縦幅が画面の中央と端で異なることをいいます。（理想的にはどの画面位置でも文字の縦幅が同じであれば良い）

画面上部と下部の文字の縦幅が異なる場合

画面上下と中央の文字の縦幅が異なる場合